国家正规网投平台

首页

国家正规网投平台:沈阳农业大学林国家正规网投平台学科实验仪器设备询价采购项目公告

   2023-06-30 浏览量

我国家正规网投平台拟对一批实验仪器设备进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:沈阳农业大学林国家正规网投平台学科实验仪器设备询价采购项目

  本单位采购编号: LXXJ202303

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

序号

物资名称

技术要求及配置

售后服务要求

单位

数量

最高报价

1

微单相机

1.传感器类型:CMOS

2.传感器尺寸:APS-C画幅(22.3*14.8mm

3.有效像素:3250万高清级像素

4.影像处理器:DIGIC X

5.最高分辨率:6960×4640

6.图像分辨率

L(大):约3230万像素(6960×4640),M(中):约1540万像素(4800×3200),S1(小1):约810万像素(3472×2320),S2(小2):约380万像素(2400×1600),RAW/C-RAW:约3230万像素(6960×4640

7.防抖性能:8档防抖

8.连拍功能

高速连拍+:最高约30/秒(电子快门),最高约15/秒(机械快门/电子前帘快门)

高速连拍:最高约15/秒(电子快门),最高约8/秒(电子前帘快门),最高约6.5/秒(机械快门)

低速连拍:最高约3/

验收合格后一年

1

42000元

2

微单镜头

1.镜头画幅:APS-C画幅镜头

2.镜头分类:微单镜头

3.镜头类型:变焦

4.镜头结构:1317

5.镜头卡口:佳能RF卡口

6.滤镜尺寸:55mm

7.驱动马达:STM

8.最大光圈:F3.5-6.3

9.光圈叶片数:7

10.焦距范围:8-150mm

11.最近对焦距离:0.17m

12.最大放大倍率:0.44

13.防抖性能:4.5防抖

验收合格后一年

1

3

野外观测镜

1.工作原理:折射式

2.放大倍率:12

3.产品规格:12*45mm T*

4.变焦类型:定焦

5.调焦方式:中央调焦、内调焦纠错

6.目距调节范围:54-74mm

7.物镜口径:45mm

8.出瞳直径:3.75mm

9.出瞳距离:15mm

10.最近焦距:5m

11.可视角度:55

12.屈光度调整:+/-3屈光度

13.防水功能:具备充氮防水功能

14.镀膜方式:多层镀膜

验收合格后一年

1

4

录音系统

1.存储容量:32GB

2.扩展卡:支持MicroSD,MS卡  

3.录音功能:支持音乐会录音,录音室录音,野外考察录音

4.录音设备:麦克风(15毫米XY方向可调)  

5.播放性能:支持MP3320/128   kbps),WAV96/88.2/48/44.1kHz   24/16位),线性PCM192/176.4 24位),DSD2.8224MHz

6.信噪比:100

7.其他性能

7.1 DSD格式专业音乐会录音:1 bit audio,支持192kHz/24bit无损压缩线性PCM录音格式,100dB信噪比模式,DSD(直接数字流编码),优化及发挥DSD录音优势,麦克风位置可调,可分开调节左右声道音量,REC音量旋钮防护壳,REC音量旋钮背光;

7.2 DSD格式专业录音室录音:SuperBit Mapping,提高采样频率,峰值保持,内置扬声器,音效,数字调速控制,音调控制;

7.3录制自然音/考察录音:高灵敏度麦克风,预录,峰值LED灯,双重录制,数字限幅器防止声音失真.

验收合格后一年

1

四、报价要求:报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式:货到验收合格付全款

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于2023年 7月 5 日 9时0分前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至沈阳农业大学林国家正规网投平台 109 室。

八、评审办法:最低评标价法

九、联系人单位:沈阳农业大学林国家正规网投平台

单位地址:沈阳市沈河区东陵路120号

联 系 人:张老师

联系电话: 15304008116

沈阳农业大学林国家正规网投平台

2023.6.30


相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 澳门皇家直营首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • tt手游平台处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

沈阳农业大学林国家正规网投平台   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

国家正规网投平台网投十大信誉排名