博猫登录博猫登录app

首页

博猫登录博猫登录app:体育彩票查询科研设备询价采购公告

  本站 2019-10-14 浏览量

我学院拟对一批实验台进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:体育彩票查询实验台询价采购项目

本单位采购编号: LXXJ201912

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

序号

物资名称

技术要求及配置

售后服务要求

单位

数量

最高限价

1

边台1

1.技术参数

1.1、台面及相关要求

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康,台面材料必须符合以下技术参数及要求:

台面厚度为大于或等于12.7mm厚实芯理化板,表面细致,结构坚固致密,四周边缘背边加工,台面连接采用防止液体渗漏结构设计,边缘总厚度为大于或等于25.4mm。

1.2、柜体及相关要求;两边为满柜,中间为满凹柜,带锁

1.3、层板(1分):采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,底部采用承重梁结构设计,高度可调,能够根据实验室实际的储物需要,进行合理的设计。层板边缘应平顺不割手;层板上下调节间距每格应小于26mm。

1.4、柜门(1分):采用≥1.0mm冷轧钢板,门板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

1.5、抽屉:底板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,侧板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板。

抽屉面板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

延米

2

4.972

2

边台2

1.技术参数

1.1、台面及相关要求

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康,台面材料必须符合以下技术参数及要求:

台面厚度为大于或等于12.7mm厚实芯理化板,表面细致,结构坚固致密,四周边缘背边加工,台面连接采用防止液体渗漏结构设计,边缘总厚度为大于或等于25.4mm。

1.2、柜体及相关要求;两边为满柜,中间为满凹柜,带锁

1.3、层板(1分):采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,底部采用承重梁结构设计,高度可调,能够根据实验室实际的储物需要,进行合理的设计。层板边缘应平顺不割手;层板上下调节间距每格应小于26mm。

1.4、柜门(1分):采用≥1.0mm冷轧钢板,门板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

1.5、抽屉:底板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,侧板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板。

抽屉面板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

延米

24

3

中央台

1.技术参数

1.1、台面及相关要求

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康,台面材料必须符合以下技术参数及要求:

台面厚度为大于或等于12.7mm厚实芯理化板,表面细致,结构坚固致密,四周边缘背边加工,台面连接采用防止液体渗漏结构设计,边缘总厚度为大于或等于25.4mm。

1.2、柜体及相关要求;两边为满柜,中间为满凹柜,带锁

1.3、层板(1分):采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,底部采用承重梁结构设计,高度可调,能够根据实验室实际的储物需要,进行合理的设计。层板边缘应平顺不割手;层板上下调节间距每格应小于26mm。

1.4、柜门(1分):采用≥1.0mm冷轧钢板,门板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

1.5、抽屉:底板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,侧板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板。

抽屉面板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

延米

8

4

中央台试剂架

1.技术参数

1.1、立柱:采用100mm*40mm优质冷轧钢板经折弯、冲孔、表面经酸洗磷化、抛光等处理后做进口优质环氧树脂粉末喷塑,具有防锈,防腐功能,结构承重性能好。

1.2、层板:采用10mm厚透明玻璃,或采用1.0mm厚钢板,带钢制拖架,表面经酸洗磷化、抛光等处理后做进口优质环氧树脂粉末喷塑,玻璃边缘光滑处理,整体美观,跨度合理,高度可自行调节,直径12mm不锈钢管,防止试剂架上物品滑落。

1.3、电源插座及电源开关:采用10A-16A实验室专用插座,紧靠立柱内壁安装,不占用台面空间。

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

5

边台试剂架

1.技术参数

1.1、立柱:采用100mm*40mm优质冷轧钢板经折弯、冲孔、表面经酸洗磷化、抛光等处理后做进口优质环氧树脂粉末喷塑,具有防锈,防腐功能,结构承重性能好。

1.2、层板:采用10mm厚透明玻璃,或采用1.0mm厚钢板,带钢制拖架,表面经酸洗磷化、抛光等处理后做进口优质环氧树脂粉末喷塑,玻璃边缘光滑处理,整体美观,跨度合理,高度可自行调节,直径12mm不锈钢管,防止试剂架上物品滑落。

1.3、电源插座及电源开关:采用10A-16A实验室专用插座,紧靠立柱内壁安装,不占用台面空间。

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

6

吊柜

1.技术参数

1.1、柜体板材:厚度为≥1.0mm以上优质冷轧钢板(裸板),表面经酸洗磷化、抛光等处理后做优质环氧树脂粉末喷塑,应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶液等功能。柜内配置活动层板,便于调节,层板经酸洗磷化、抛光等处理后做优质环氧树脂粉末喷塑,应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶液等功能。

1.2、所有柜门均安锁,采用优质的防折撞断锁具。

1.3、铰链:无噪音、耐腐蚀304不锈钢铰链,开启110°优质铰链开合使用寿命10万次以上,无松动、损坏、磨损、变形等,垂直静载荷试验合格,耐腐蚀性检测按照QB/T3826规定测试合格,具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启自如。

1.4、门板:5mm厚玻璃内嵌对开门。

1.5、附带一层可调隔板

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

延米

4

四、报价要求:报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式:货到验收合格付全款

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于20191018930分前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至体育彩票查询317

八、评审办法:最低评标价法

七、联系人单位:体育彩票查询

单位地址:沈阳市沈河区东陵路120

联系人:国老师 联系电话: 13940219677

体育彩票查询

2019.10.14


相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 学校首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • 学生处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

体育彩票查询   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

博猫登录博猫登录app官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)